出门看天气预报

我一直以为是埋山洞里了。如果是外面平地的话，在车里只要不昏迷应该没大事。听不见动静后摇下玻璃爬出来通风后再躲车里等救援。电动门窗就完蛋了，没故障还好。没电了，踹不开车门也没法落窗。几十分钟就开始窒息了。